<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%% 
%%  A DANTE-Edition example
%% 
%%  Beispiel 06-00-15 auf Seite 185.
%% 
%%  Copyright (C) 2010 H. Voss
%% 
%%  It may be distributed and/or modified under the conditions
%%  of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%%  of this license or (at your option) any later version.
%% 
%%  See http://www.latex-project.org/lppl.txt for details.
%% 

%%Run also: &gt;&gt;  &lt;&lt; 
% Show page(s) 1

\documentclass[]{article}
\pagestyle{empty}
\setlength\textwidth{194.59192pt}
\setlength\parindent{0pt}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{eurosym}

\usepackage{array,booktabs,dcolumn,ragged2e,rotating}\newcolumntype{N}{&gt;{\footnotesize}l}
\newcolumntype{P}[1]{&gt;{\footnotesize\RaggedRight\hspace{0pt}}p{#1}}
\newcolumntype{d}[1]{D{.}{,}{#1}}  \newcommand\mc[2]{\multicolumn{1}{#1}{#2}}
\newcolumntype{R}[1]{&gt;{\begin{turn}{90}\begin{minipage}{#1}
  \footnotesize\RaggedRight\hspace{0pt}} l &lt;{\end{minipage}\end{turn}}}

\begin{document}
\begin{tabular}{@{} l d{1.1} *{3}{d{1.2}} d{1.1} d{3.2} @{}}\toprule
&amp;\multicolumn{5}{N}{Spannungsschutz fÃ¼r Netze}\\
&amp;\multicolumn{5}{N}{Leiterspannung an der Einbaustelle}\\\cmidrule(lr){2-6}
&amp;\multicolumn{2}{P{6em}}{Nicht geerdeter Sternpunkt}
&amp;\multicolumn{2}{P{6em}}{Starr geerdeter Sternpunkt}\\\cmidrule(lr){2-3}\cmidrule(lr){4-5}
\mc{@{}N}{Typen-}  &amp; \mc{R{4.5em}}{Normale Leiterspannung}
&amp;\mc{R{4.5em}}{ZulÃ¤ssiger Bereich} &amp; \mc{R{4.5em}}{Normale Leiterspannung}
&amp;\mc{R{4.5em}}{ZulÃ¤ssiger Bereich} &amp; \mc{R{4.5em}}{Nennspannung} &amp;\mc{N}{Preis}\\[-2pt]
\mc{@{}N}{bezeichnung} &amp; \mc{N}{kV} &amp; \mc{N}{kV} &amp; \mc{N}{kV} &amp; \mc{N}{kV}
&amp;\mc{N}{kV} &amp; \mc{N}{\euro}\\\cmidrule(r){1-1}\cmidrule(lr){2-2}\cmidrule(lr){3-3}
  \cmidrule(lr){4-4}\cmidrule(lr){5-5}\cmidrule(lr){6-6}\cmidrule(l){7-7}
H 484--1   &amp; 1   &amp; 1.15 &amp; 1.25 &amp; 1.45 &amp; 1   &amp; 220.$---$ \\  \ldots\\
H 484--3   &amp; 3.5 &amp; 3.5  &amp; 3.8  &amp; 4.3  &amp; 3   &amp; 264.$---$ \\\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
</pre></body></html>